// import { GalleryVerticalEnd } from "lucide-react";

// export default async function VerifyOtpPage() {
//   return (
//     <div className="grid min-h-svh">
//       <div className="flex flex-col gap-4 p-6 md:p-10 relative">
//         <div className="flex justify-between items-center">
//           <a href="#" className="flex items-center gap-2 font-medium">
//             <div className="flex h-6 w-6 items-center justify-center rounded-md bg-primary text-primary-foreground">
//               <GalleryVerticalEnd className="size-4" />
//             </div>
//             Sigap Tech.
//           </a>
//         </div>
//         <div className="flex flex-1 items-center justify-center">
//           <div className="w-full max-w-lg">
//             <VerifyOtpForm />
//           </div>
//         </div>
//       </div>
//     </div>
//   );
// }
